天博集团app

天博集团app:2024年上半年计算机等级考试圆满结束

发布者:教务处发布时间:2024-06-24浏览次数:10

6月22至23日,我校2024年上半年计算机等级考试顺利举行。本次考试我校设置4个考。14个批次进行,共有1569名考生报名考试,1449名考生参加考试。

考前,我校对本次考试的组考报名、数据核对、电力供应、考务管理、监考培训等方面爱游戏ayx全站登陆进行了严密部署。考试期间,校长祝家贵及教务处负责人对考试进行全程巡视,认真查看考场环境和考试纪律;监考老师认真履行监考职责,仔细核对考生身份信息,严格执行考场纪律;全体考生遵守考场纪律,考试过程秩序井然;最终为期两天的考试顺利圆满结束。

(图/文:张晶晶,通讯员:孔莉)



天博集团app下载-天博集团app手机版下载V14.16.15_3DM手游