天博集团app

天博集团app:2018-2019学年第二学期第5周2018级晚自习出勤检查表

时间:2019-04-02浏览:120设置

2018-2019学年第二学期第5周2018级晚自习检查表
专业班级教室应到周日负责人周一负责人周二负责人周三负责人周四负责人周出勤率
实到请假纪律出勤率实到请假纪律出勤率实到请假 纪律出勤率实到请假纪律出勤率实到请假纪律出勤率
土木工程1东30240400A100%?400A100%?364B98%?上课?328B80%?95%
238380A100%上课362B95%344B89%95%
3东30341356B85%383B93%401B98%2813B68%82%
439390A100%318B79%372B95%390A100%93%
无机非金属材料工程1东30541401B97%410A100%上课401B98%392B95%97%
建筑环境与能源应用工程1东40647上课上课443B94%407B85%425B95%95%
245422B95%377B84%上课95%
给排水1东20239354B90%336B85%309B80%上课363B92%87%
239345B87%363B92%363B92%2217B56%82%
 道桥工程1东20335332B94%上课287B80%341B97%上课91%
235294B83%296B83%296B83%83%
安全工程1东30424上课上课240A100%231B96%上课98%
229209B69%272B93%69%
检查时间19:00~21:007:20?8:10?7:10?7:30?7:00??
建筑学1南20531上课?上课?310A100%?上课?301B97%?97%
232上课上课100%
城乡规划1南20135上课350A100%上课350A100%上课100%
环境设计1南20649490A100%上课上课上课490A100%100%
249490A100%490A100%84%
3南20748480A100%480A100%92%
风景园林1南20433310A100%320A100%上课上课上课97%
233330A100%330A100%100%
工业设计1南20326251B96%260A100%上课260A100%242B92%96%
225223B88%241B96%250A100%250A100%88%
检查时间19:00~21:007:20?7:10?7:10?8:10?7:05??
 机械设计制造及其自动化1南305   33249B73%?258B76%?2310B70%?团建?上课?73%
2   33276B82%285B85%2310B70%79%
 电气工程及其自动化1南30439354B90%345B87%354B90%390A100%上课89%
240382B95%391B98%400A100%400A100%96%
建筑电气与智能化1南30248453B94%435B90%394B81%462B96%471B98%92%
246442B96%451B98%460A100%460A100%460A100%97%
物联网1南30343421B98%376B91%385B88%430A100%上课92%
243403B93%412B95%412B95%321B94%90%
电子信息工程 1南30640400A100%400A100%上课400A100%团建100%
240实验345B87%371B95%91%
340382B95%400A100%97%
检查时间19:00~21:007:10?7:10?8:10?7:50?7:10??
工程管理1东40138353B92%?326B84%?289B74%?308B79%?344B89%?84%
238326B84%308B79%326B84%299B76%362B95%84%
人力资源管理1东40237334B89%325B86%上课361B97%370A100%93%
234322B94%286B88%304B88%331B97%92%
市场营销1东40728208B71%280A100%上课271B96%244B86%88%
225223B88%214B84%214B84%223B88%86%
财务管理1东20171692B97%6011B85%638B89%701B99%6110B86%91%
272666B92%648B89%675B93%656B90%6210B86%90%
工程造价1东40341347B83%356B85%365B88%347B83%347B83%84%
240319B78%346B85%337B83%319B78%319B78%80%
资产评估1东40438326B84%326B84%335B89%317B82%335B87%85%
237316B84%343B92%343B92%343B92%316B84%89%
检查时间19:00~21:008:00?7:10?8:30?7:50?8:20??
晚自习旷课名单
?工设一班:董松霆 环设三班:陈行达、王鑫、尹杰、刘涛、葛怀喜、姚梦竹、高煦
环设一班:汪祺 环设二班:许廉熙、高雨露
道桥一班:李鑫羽 
工管一班:钱龙 人力一班:张怡 市营二班:李蓓 财管二班:周子健
电气:丰洋、郑抱岩、梁毅辰 智能:潘艳辰 物联网:陶凯
?
?
?
?
?
?
?

 

同栏目信息

热点信息

Copyright ? 安徽建筑大学城市建设学院 All Rights Reserved
天博集团app下载-天博集团app手机版下载V14.16.15_3DM手游